{
    "ltx_root": {
        "version": 4,
        "minor": 0,
        "ltx_data": [
            {
                "name": "EDA_PROBESET",
                "active": true,
                "debug_cores": [
                    {
                        "type": "XSDB_V3",
                        "name": "dbg_hub",
                        "spec": "labtools_xsdbm_v3",
                        "clk_input_freq_hz": "100000000"
                    },
                    {
                        "type": "VIO_V2",
                        "name": "i_si5332_wrapper/i_vio_3",
                        "spec": "labtools_vio_v3",
                        "ipName": "vio",
                        "core_location": {
                            "user_chain": 1,
                            "slave_index": 0,
                            "bscan_switch_index": 0
                        },
                        "uuid": "DD77A0D794CA5BDDB854F06957EB75FB",
                        "pins": [
                            {
                                "name": "probe_in0",
                                "id": 0,
                                "type": "DATA",
                                "direction": "IN",
                                "isVector": false,
                                "leftIndex": 0,
                                "rightIndex": 0,
                                "portIndex": 0,
                                "nets": [
                                    {
                                        "name": "i_si5332_wrapper/i2c_mux_access_ok",
                                        "isBus": false
                                    }
                                ]
                            },
                            {
                                "name": "probe_in1",
                                "id": 1,
                                "type": "DATA",
                                "direction": "IN",
                                "isVector": false,
                                "leftIndex": 0,
                                "rightIndex": 0,
                                "portIndex": 1,
                                "nets": [
                                    {
                                        "name": "i_si5332_wrapper/si5341_access_ok",
                                        "isBus": false
                                    }
                                ]
                            },
                            {
                                "name": "probe_in2",
                                "id": 2,
                                "type": "DATA",
                                "direction": "IN",
                                "isVector": false,
                                "leftIndex": 0,
                                "rightIndex": 0,
                                "portIndex": 2,
                                "nets": [
                                    {
                                        "name": "i_si5332_wrapper/si5341_config_done",
                                        "isBus": false
                                    }
                                ]
                            },
                            {
                                "name": "probe_in3",
                                "id": 3,
                                "type": "DATA",
                                "direction": "IN",
                                "isVector": false,
                                "leftIndex": 0,
                                "rightIndex": 0,
                                "portIndex": 3,
                                "nets": [
                                    {
                                        "name": "i_si5332_wrapper/si5341_config_error",
                                        "isBus": false
                                    }
                                ]
                            },
                            {
                                "name": "probe_in4",
                                "id": 4,
                                "type": "DATA",
                                "direction": "IN",
                                "isVector": true,
                                "leftIndex": 0,
                                "rightIndex": 31,
                                "portIndex": 4,
                                "nets": [
                                    {
                                        "name": "i_si5332_wrapper/clk_100_freq_r",
                                        "isBus": true,
                                        "subnets": [
                                            {
                                                "name": "i_si5332_wrapper/clk_100_freq_r[31]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "i_si5332_wrapper/clk_100_freq_r[30]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "i_si5332_wrapper/clk_100_freq_r[29]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "i_si5332_wrapper/clk_100_freq_r[28]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "i_si5332_wrapper/clk_100_freq_r[27]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "i_si5332_wrapper/clk_100_freq_r[26]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "i_si5332_wrapper/clk_100_freq_r[25]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "i_si5332_wrapper/clk_100_freq_r[24]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "i_si5332_wrapper/clk_100_freq_r[23]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "i_si5332_wrapper/clk_100_freq_r[22]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "i_si5332_wrapper/clk_100_freq_r[21]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "i_si5332_wrapper/clk_100_freq_r[20]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "i_si5332_wrapper/clk_100_freq_r[19]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "i_si5332_wrapper/clk_100_freq_r[18]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "i_si5332_wrapper/clk_100_freq_r[17]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "i_si5332_wrapper/clk_100_freq_r[16]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "i_si5332_wrapper/clk_100_freq_r[15]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "i_si5332_wrapper/clk_100_freq_r[14]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "i_si5332_wrapper/clk_100_freq_r[13]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "i_si5332_wrapper/clk_100_freq_r[12]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "i_si5332_wrapper/clk_100_freq_r[11]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "i_si5332_wrapper/clk_100_freq_r[10]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "i_si5332_wrapper/clk_100_freq_r[9]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "i_si5332_wrapper/clk_100_freq_r[8]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "i_si5332_wrapper/clk_100_freq_r[7]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "i_si5332_wrapper/clk_100_freq_r[6]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "i_si5332_wrapper/clk_100_freq_r[5]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "i_si5332_wrapper/clk_100_freq_r[4]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "i_si5332_wrapper/clk_100_freq_r[3]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "i_si5332_wrapper/clk_100_freq_r[2]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "i_si5332_wrapper/clk_100_freq_r[1]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "i_si5332_wrapper/clk_100_freq_r[0]"
                                            }
                                        ]
                                    }
                                ]
                            },
                            {
                                "name": "probe_in5",
                                "id": 5,
                                "type": "DATA",
                                "direction": "IN",
                                "isVector": true,
                                "leftIndex": 0,
                                "rightIndex": 31,
                                "portIndex": 5,
                                "nets": [
                                    {
                                        "name": "i_si5332_wrapper/clk_100_cnt_r",
                                        "isBus": true,
                                        "subnets": [
                                            {
                                                "name": "i_si5332_wrapper/clk_100_cnt_r[31]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "i_si5332_wrapper/clk_100_cnt_r[30]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "i_si5332_wrapper/clk_100_cnt_r[29]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "i_si5332_wrapper/clk_100_cnt_r[28]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "i_si5332_wrapper/clk_100_cnt_r[27]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "i_si5332_wrapper/clk_100_cnt_r[26]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "i_si5332_wrapper/clk_100_cnt_r[25]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "i_si5332_wrapper/clk_100_cnt_r[24]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "i_si5332_wrapper/clk_100_cnt_r[23]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "i_si5332_wrapper/clk_100_cnt_r[22]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "i_si5332_wrapper/clk_100_cnt_r[21]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "i_si5332_wrapper/clk_100_cnt_r[20]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "i_si5332_wrapper/clk_100_cnt_r[19]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "i_si5332_wrapper/clk_100_cnt_r[18]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "i_si5332_wrapper/clk_100_cnt_r[17]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "i_si5332_wrapper/clk_100_cnt_r[16]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "i_si5332_wrapper/clk_100_cnt_r[15]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "i_si5332_wrapper/clk_100_cnt_r[14]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "i_si5332_wrapper/clk_100_cnt_r[13]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "i_si5332_wrapper/clk_100_cnt_r[12]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "i_si5332_wrapper/clk_100_cnt_r[11]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "i_si5332_wrapper/clk_100_cnt_r[10]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "i_si5332_wrapper/clk_100_cnt_r[9]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "i_si5332_wrapper/clk_100_cnt_r[8]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "i_si5332_wrapper/clk_100_cnt_r[7]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "i_si5332_wrapper/clk_100_cnt_r[6]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "i_si5332_wrapper/clk_100_cnt_r[5]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "i_si5332_wrapper/clk_100_cnt_r[4]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "i_si5332_wrapper/clk_100_cnt_r[3]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "i_si5332_wrapper/clk_100_cnt_r[2]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "i_si5332_wrapper/clk_100_cnt_r[1]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "i_si5332_wrapper/clk_100_cnt_r[0]"
                                            }
                                        ]
                                    }
                                ]
                            },
                            {
                                "name": "probe_in6",
                                "id": 6,
                                "type": "DATA",
                                "direction": "IN",
                                "isVector": true,
                                "leftIndex": 0,
                                "rightIndex": 0,
                                "portIndex": 6,
                                "nets": [
                                    {
                                        "name": "i_si5332_wrapper/<const0>_1",
                                        "isBus": false
                                    }
                                ]
                            },
                            {
                                "name": "probe_in6",
                                "id": 7,
                                "type": "DATA",
                                "direction": "IN",
                                "isVector": true,
                                "leftIndex": 1,
                                "rightIndex": 1,
                                "portIndex": 6,
                                "nets": [
                                    {
                                        "name": "i_si5332_wrapper/<const0>_2",
                                        "isBus": false
                                    }
                                ]
                            },
                            {
                                "name": "probe_in6",
                                "id": 8,
                                "type": "DATA",
                                "direction": "IN",
                                "isVector": true,
                                "leftIndex": 2,
                                "rightIndex": 2,
                                "portIndex": 6,
                                "nets": [
                                    {
                                        "name": "i_si5332_wrapper/<const0>_3",
                                        "isBus": false
                                    }
                                ]
                            },
                            {
                                "name": "probe_in6",
                                "id": 9,
                                "type": "DATA",
                                "direction": "IN",
                                "isVector": true,
                                "leftIndex": 3,
                                "rightIndex": 3,
                                "portIndex": 6,
                                "nets": [
                                    {
                                        "name": "i_si5332_wrapper/<const0>_4",
                                        "isBus": false
                                    }
                                ]
                            },
                            {
                                "name": "probe_in6",
                                "id": 10,
                                "type": "DATA",
                                "direction": "IN",
                                "isVector": true,
                                "leftIndex": 4,
                                "rightIndex": 4,
                                "portIndex": 6,
                                "nets": [
                                    {
                                        "name": "i_si5332_wrapper/<const0>_5",
                                        "isBus": false
                                    }
                                ]
                            },
                            {
                                "name": "probe_in6",
                                "id": 11,
                                "type": "DATA",
                                "direction": "IN",
                                "isVector": true,
                                "leftIndex": 5,
                                "rightIndex": 5,
                                "portIndex": 6,
                                "nets": [
                                    {
                                        "name": "i_si5332_wrapper/<const0>_6",
                                        "isBus": false
                                    }
                                ]
                            },
                            {
                                "name": "probe_in6",
                                "id": 12,
                                "type": "DATA",
                                "direction": "IN",
                                "isVector": true,
                                "leftIndex": 6,
                                "rightIndex": 6,
                                "portIndex": 6,
                                "nets": [
                                    {
                                        "name": "i_si5332_wrapper/<const0>_7",
                                        "isBus": false
                                    }
                                ]
                            },
                            {
                                "name": "probe_in6",
                                "id": 13,
                                "type": "DATA",
                                "direction": "IN",
                                "isVector": true,
                                "leftIndex": 7,
                                "rightIndex": 7,
                                "portIndex": 6,
                                "nets": [
                                    {
                                        "name": "i_si5332_wrapper/<const0>_8",
                                        "isBus": false
                                    }
                                ]
                            },
                            {
                                "name": "probe_in6",
                                "id": 14,
                                "type": "DATA",
                                "direction": "IN",
                                "isVector": true,
                                "leftIndex": 8,
                                "rightIndex": 8,
                                "portIndex": 6,
                                "nets": [
                                    {
                                        "name": "i_si5332_wrapper/<const0>_9",
                                        "isBus": false
                                    }
                                ]
                            },
                            {
                                "name": "probe_in6",
                                "id": 15,
                                "type": "DATA",
                                "direction": "IN",
                                "isVector": true,
                                "leftIndex": 9,
                                "rightIndex": 9,
                                "portIndex": 6,
                                "nets": [
                                    {
                                        "name": "i_si5332_wrapper/<const0>_10",
                                        "isBus": false
                                    }
                                ]
                            },
                            {
                                "name": "probe_in6",
                                "id": 16,
                                "type": "DATA",
                                "direction": "IN",
                                "isVector": true,
                                "leftIndex": 10,
                                "rightIndex": 10,
                                "portIndex": 6,
                                "nets": [
                                    {
                                        "name": "i_si5332_wrapper/<const0>_11",
                                        "isBus": false
                                    }
                                ]
                            },
                            {
                                "name": "probe_in6",
                                "id": 17,
                                "type": "DATA",
                                "direction": "IN",
                                "isVector": true,
                                "leftIndex": 11,
                                "rightIndex": 11,
                                "portIndex": 6,
                                "nets": [
                                    {
                                        "name": "i_si5332_wrapper/<const0>_12",
                                        "isBus": false
                                    }
                                ]
                            },
                            {
                                "name": "probe_in6",
                                "id": 18,
                                "type": "DATA",
                                "direction": "IN",
                                "isVector": true,
                                "leftIndex": 12,
                                "rightIndex": 12,
                                "portIndex": 6,
                                "nets": [
                                    {
                                        "name": "i_si5332_wrapper/<const0>_13",
                                        "isBus": false
                                    }
                                ]
                            },
                            {
                                "name": "probe_in6",
                                "id": 19,
                                "type": "DATA",
                                "direction": "IN",
                                "isVector": true,
                                "leftIndex": 13,
                                "rightIndex": 13,
                                "portIndex": 6,
                                "nets": [
                                    {
                                        "name": "i_si5332_wrapper/<const0>_14",
                                        "isBus": false
                                    }
                                ]
                            },
                            {
                                "name": "probe_in6",
                                "id": 20,
                                "type": "DATA",
                                "direction": "IN",
                                "isVector": true,
                                "leftIndex": 14,
                                "rightIndex": 14,
                                "portIndex": 6,
                                "nets": [
                                    {
                                        "name": "i_si5332_wrapper/<const0>_15",
                                        "isBus": false
                                    }
                                ]
                            },
                            {
                                "name": "probe_in6",
                                "id": 21,
                                "type": "DATA",
                                "direction": "IN",
                                "isVector": true,
                                "leftIndex": 15,
                                "rightIndex": 15,
                                "portIndex": 6,
                                "nets": [
                                    {
                                        "name": "i_si5332_wrapper/<const0>_16",
                                        "isBus": false
                                    }
                                ]
                            },
                            {
                                "name": "probe_in6",
                                "id": 22,
                                "type": "DATA",
                                "direction": "IN",
                                "isVector": true,
                                "leftIndex": 16,
                                "rightIndex": 16,
                                "portIndex": 6,
                                "nets": [
                                    {
                                        "name": "i_si5332_wrapper/<const0>_17",
                                        "isBus": false
                                    }
                                ]
                            },
                            {
                                "name": "probe_in6",
                                "id": 23,
                                "type": "DATA",
                                "direction": "IN",
                                "isVector": true,
                                "leftIndex": 17,
                                "rightIndex": 17,
                                "portIndex": 6,
                                "nets": [
                                    {
                                        "name": "i_si5332_wrapper/<const0>_18",
                                        "isBus": false
                                    }
                                ]
                            },
                            {
                                "name": "probe_in6",
                                "id": 24,
                                "type": "DATA",
                                "direction": "IN",
                                "isVector": true,
                                "leftIndex": 18,
                                "rightIndex": 18,
                                "portIndex": 6,
                                "nets": [
                                    {
                                        "name": "i_si5332_wrapper/<const0>_19",
                                        "isBus": false
                                    }
                                ]
                            },
                            {
                                "name": "probe_in6",
                                "id": 25,
                                "type": "DATA",
                                "direction": "IN",
                                "isVector": true,
                                "leftIndex": 19,
                                "rightIndex": 19,
                                "portIndex": 6,
                                "nets": [
                                    {
                                        "name": "i_si5332_wrapper/<const0>_20",
                                        "isBus": false
                                    }
                                ]
                            },
                            {
                                "name": "probe_in6",
                                "id": 26,
                                "type": "DATA",
                                "direction": "IN",
                                "isVector": true,
                                "leftIndex": 20,
                                "rightIndex": 20,
                                "portIndex": 6,
                                "nets": [
                                    {
                                        "name": "i_si5332_wrapper/<const0>_21",
                                        "isBus": false
                                    }
                                ]
                            },
                            {
                                "name": "probe_in6",
                                "id": 27,
                                "type": "DATA",
                                "direction": "IN",
                                "isVector": true,
                                "leftIndex": 21,
                                "rightIndex": 21,
                                "portIndex": 6,
                                "nets": [
                                    {
                                        "name": "i_si5332_wrapper/<const0>_22",
                                        "isBus": false
                                    }
                                ]
                            },
                            {
                                "name": "probe_in6",
                                "id": 28,
                                "type": "DATA",
                                "direction": "IN",
                                "isVector": true,
                                "leftIndex": 22,
                                "rightIndex": 22,
                                "portIndex": 6,
                                "nets": [
                                    {
                                        "name": "i_si5332_wrapper/<const0>_23",
                                        "isBus": false
                                    }
                                ]
                            },
                            {
                                "name": "probe_in6",
                                "id": 29,
                                "type": "DATA",
                                "direction": "IN",
                                "isVector": true,
                                "leftIndex": 23,
                                "rightIndex": 23,
                                "portIndex": 6,
                                "nets": [
                                    {
                                        "name": "i_si5332_wrapper/<const0>_24",
                                        "isBus": false
                                    }
                                ]
                            },
                            {
                                "name": "probe_in6",
                                "id": 30,
                                "type": "DATA",
                                "direction": "IN",
                                "isVector": true,
                                "leftIndex": 24,
                                "rightIndex": 24,
                                "portIndex": 6,
                                "nets": [
                                    {
                                        "name": "i_si5332_wrapper/<const0>_25",
                                        "isBus": false
                                    }
                                ]
                            },
                            {
                                "name": "probe_in6",
                                "id": 31,
                                "type": "DATA",
                                "direction": "IN",
                                "isVector": true,
                                "leftIndex": 25,
                                "rightIndex": 25,
                                "portIndex": 6,
                                "nets": [
                                    {
                                        "name": "i_si5332_wrapper/<const0>_26",
                                        "isBus": false
                                    }
                                ]
                            },
                            {
                                "name": "probe_in6",
                                "id": 32,
                                "type": "DATA",
                                "direction": "IN",
                                "isVector": true,
                                "leftIndex": 26,
                                "rightIndex": 26,
                                "portIndex": 6,
                                "nets": [
                                    {
                                        "name": "i_si5332_wrapper/<const0>_27",
                                        "isBus": false
                                    }
                                ]
                            },
                            {
                                "name": "probe_in6",
                                "id": 33,
                                "type": "DATA",
                                "direction": "IN",
                                "isVector": true,
                                "leftIndex": 27,
                                "rightIndex": 27,
                                "portIndex": 6,
                                "nets": [
                                    {
                                        "name": "i_si5332_wrapper/<const0>_28",
                                        "isBus": false
                                    }
                                ]
                            },
                            {
                                "name": "probe_in6",
                                "id": 34,
                                "type": "DATA",
                                "direction": "IN",
                                "isVector": true,
                                "leftIndex": 28,
                                "rightIndex": 28,
                                "portIndex": 6,
                                "nets": [
                                    {
                                        "name": "i_si5332_wrapper/<const0>_29",
                                        "isBus": false
                                    }
                                ]
                            },
                            {
                                "name": "probe_in6",
                                "id": 35,
                                "type": "DATA",
                                "direction": "IN",
                                "isVector": true,
                                "leftIndex": 29,
                                "rightIndex": 29,
                                "portIndex": 6,
                                "nets": [
                                    {
                                        "name": "i_si5332_wrapper/<const0>_30",
                                        "isBus": false
                                    }
                                ]
                            },
                            {
                                "name": "probe_in6",
                                "id": 36,
                                "type": "DATA",
                                "direction": "IN",
                                "isVector": true,
                                "leftIndex": 30,
                                "rightIndex": 30,
                                "portIndex": 6,
                                "nets": [
                                    {
                                        "name": "i_si5332_wrapper/<const0>_31",
                                        "isBus": false
                                    }
                                ]
                            },
                            {
                                "name": "probe_in6",
                                "id": 37,
                                "type": "DATA",
                                "direction": "IN",
                                "isVector": true,
                                "leftIndex": 31,
                                "rightIndex": 31,
                                "portIndex": 6,
                                "nets": [
                                    {
                                        "name": "i_si5332_wrapper/<const0>_32",
                                        "isBus": false
                                    }
                                ]
                            },
                            {
                                "name": "probe_in7",
                                "id": 38,
                                "type": "DATA",
                                "direction": "IN",
                                "isVector": true,
                                "leftIndex": 0,
                                "rightIndex": 0,
                                "portIndex": 7,
                                "nets": [
                                    {
                                        "name": "i_si5332_wrapper/<const0>_33",
                                        "isBus": false
                                    }
                                ]
                            },
                            {
                                "name": "probe_in7",
                                "id": 39,
                                "type": "DATA",
                                "direction": "IN",
                                "isVector": true,
                                "leftIndex": 1,
                                "rightIndex": 1,
                                "portIndex": 7,
                                "nets": [
                                    {
                                        "name": "i_si5332_wrapper/<const0>_34",
                                        "isBus": false
                                    }
                                ]
                            },
                            {
                                "name": "probe_in7",
                                "id": 40,
                                "type": "DATA",
                                "direction": "IN",
                                "isVector": true,
                                "leftIndex": 2,
                                "rightIndex": 2,
                                "portIndex": 7,
                                "nets": [
                                    {
                                        "name": "i_si5332_wrapper/<const0>_35",
                                        "isBus": false
                                    }
                                ]
                            },
                            {
                                "name": "probe_in7",
                                "id": 41,
                                "type": "DATA",
                                "direction": "IN",
                                "isVector": true,
                                "leftIndex": 3,
                                "rightIndex": 3,
                                "portIndex": 7,
                                "nets": [
                                    {
                                        "name": "i_si5332_wrapper/<const0>_36",
                                        "isBus": false
                                    }
                                ]
                            },
                            {
                                "name": "probe_in7",
                                "id": 42,
                                "type": "DATA",
                                "direction": "IN",
                                "isVector": true,
                                "leftIndex": 4,
                                "rightIndex": 4,
                                "portIndex": 7,
                                "nets": [
                                    {
                                        "name": "i_si5332_wrapper/<const0>_37",
                                        "isBus": false
                                    }
                                ]
                            },
                            {
                                "name": "probe_in7",
                                "id": 43,
                                "type": "DATA",
                                "direction": "IN",
                                "isVector": true,
                                "leftIndex": 5,
                                "rightIndex": 5,
                                "portIndex": 7,
                                "nets": [
                                    {
                                        "name": "i_si5332_wrapper/<const0>_38",
                                        "isBus": false
                                    }
                                ]
                            },
                            {
                                "name": "probe_in7",
                                "id": 44,
                                "type": "DATA",
                                "direction": "IN",
                                "isVector": true,
                                "leftIndex": 6,
                                "rightIndex": 6,
                                "portIndex": 7,
                                "nets": [
                                    {
                                        "name": "i_si5332_wrapper/<const0>_39",
                                        "isBus": false
                                    }
                                ]
                            },
                            {
                                "name": "probe_in7",
                                "id": 45,
                                "type": "DATA",
                                "direction": "IN",
                                "isVector": true,
                                "leftIndex": 7,
                                "rightIndex": 7,
                                "portIndex": 7,
                                "nets": [
                                    {
                                        "name": "i_si5332_wrapper/<const0>_40",
                                        "isBus": false
                                    }
                                ]
                            },
                            {
                                "name": "probe_in7",
                                "id": 46,
                                "type": "DATA",
                                "direction": "IN",
                                "isVector": true,
                                "leftIndex": 8,
                                "rightIndex": 8,
                                "portIndex": 7,
                                "nets": [
                                    {
                                        "name": "i_si5332_wrapper/<const0>_41",
                                        "isBus": false
                                    }
                                ]
                            },
                            {
                                "name": "probe_in7",
                                "id": 47,
                                "type": "DATA",
                                "direction": "IN",
                                "isVector": true,
                                "leftIndex": 9,
                                "rightIndex": 9,
                                "portIndex": 7,
                                "nets": [
                                    {
                                        "name": "i_si5332_wrapper/<const0>_42",
                                        "isBus": false
                                    }
                                ]
                            },
                            {
                                "name": "probe_in7",
                                "id": 48,
                                "type": "DATA",
                                "direction": "IN",
                                "isVector": true,
                                "leftIndex": 10,
                                "rightIndex": 10,
                                "portIndex": 7,
                                "nets": [
                                    {
                                        "name": "i_si5332_wrapper/<const0>_43",
                                        "isBus": false
                                    }
                                ]
                            },
                            {
                                "name": "probe_in7",
                                "id": 49,
                                "type": "DATA",
                                "direction": "IN",
                                "isVector": true,
                                "leftIndex": 11,
                                "rightIndex": 11,
                                "portIndex": 7,
                                "nets": [
                                    {
                                        "name": "i_si5332_wrapper/<const0>_44",
                                        "isBus": false
                                    }
                                ]
                            },
                            {
                                "name": "probe_in7",
                                "id": 50,
                                "type": "DATA",
                                "direction": "IN",
                                "isVector": true,
                                "leftIndex": 12,
                                "rightIndex": 12,
                                "portIndex": 7,
                                "nets": [
                                    {
                                        "name": "i_si5332_wrapper/<const0>_45",
                                        "isBus": false
                                    }
                                ]
                            },
                            {
                                "name": "probe_in7",
                                "id": 51,
                                "type": "DATA",
                                "direction": "IN",
                                "isVector": true,
                                "leftIndex": 13,
                                "rightIndex": 13,
                                "portIndex": 7,
                                "nets": [
                                    {
                                        "name": "i_si5332_wrapper/<const0>_46",
                                        "isBus": false
                                    }
                                ]
                            },
                            {
                                "name": "probe_in7",
                                "id": 52,
                                "type": "DATA",
                                "direction": "IN",
                                "isVector": true,
                                "leftIndex": 14,
                                "rightIndex": 14,
                                "portIndex": 7,
                                "nets": [
                                    {
                                        "name": "i_si5332_wrapper/<const0>_47",
                                        "isBus": false
                                    }
                                ]
                            },
                            {
                                "name": "probe_in7",
                                "id": 53,
                                "type": "DATA",
                                "direction": "IN",
                                "isVector": true,
                                "leftIndex": 15,
                                "rightIndex": 15,
                                "portIndex": 7,
                                "nets": [
                                    {
                                        "name": "i_si5332_wrapper/<const0>_48",
                                        "isBus": false
                                    }
                                ]
                            },
                            {
                                "name": "probe_in7",
                                "id": 54,
                                "type": "DATA",
                                "direction": "IN",
                                "isVector": true,
                                "leftIndex": 16,
                                "rightIndex": 16,
                                "portIndex": 7,
                                "nets": [
                                    {
                                        "name": "i_si5332_wrapper/<const0>_49",
                                        "isBus": false
                                    }
                                ]
                            },
                            {
                                "name": "probe_in7",
                                "id": 55,
                                "type": "DATA",
                                "direction": "IN",
                                "isVector": true,
                                "leftIndex": 17,
                                "rightIndex": 17,
                                "portIndex": 7,
                                "nets": [
                                    {
                                        "name": "i_si5332_wrapper/<const0>_50",
                                        "isBus": false
                                    }
                                ]
                            },
                            {
                                "name": "probe_in7",
                                "id": 56,
                                "type": "DATA",
                                "direction": "IN",
                                "isVector": true,
                                "leftIndex": 18,
                                "rightIndex": 18,
                                "portIndex": 7,
                                "nets": [
                                    {
                                        "name": "i_si5332_wrapper/<const0>_51",
                                        "isBus": false
                                    }
                                ]
                            },
                            {
                                "name": "probe_in7",
                                "id": 57,
                                "type": "DATA",
                                "direction": "IN",
                                "isVector": true,
                                "leftIndex": 19,
                                "rightIndex": 19,
                                "portIndex": 7,
                                "nets": [
                                    {
                                        "name": "i_si5332_wrapper/<const0>_52",
                                        "isBus": false
                                    }
                                ]
                            },
                            {
                                "name": "probe_in7",
                                "id": 58,
                                "type": "DATA",
                                "direction": "IN",
                                "isVector": true,
                                "leftIndex": 20,
                                "rightIndex": 20,
                                "portIndex": 7,
                                "nets": [
                                    {
                                        "name": "i_si5332_wrapper/<const0>_53",
                                        "isBus": false
                                    }
                                ]
                            },
                            {
                                "name": "probe_in7",
                                "id": 59,
                                "type": "DATA",
                                "direction": "IN",
                                "isVector": true,
                                "leftIndex": 21,
                                "rightIndex": 21,
                                "portIndex": 7,
                                "nets": [
                                    {
                                        "name": "i_si5332_wrapper/<const0>_54",
                                        "isBus": false
                                    }
                                ]
                            },
                            {
                                "name": "probe_in7",
                                "id": 60,
                                "type": "DATA",
                                "direction": "IN",
                                "isVector": true,
                                "leftIndex": 22,
                                "rightIndex": 22,
                                "portIndex": 7,
                                "nets": [
                                    {
                                        "name": "i_si5332_wrapper/<const0>_55",
                                        "isBus": false
                                    }
                                ]
                            },
                            {
                                "name": "probe_in7",
                                "id": 61,
                                "type": "DATA",
                                "direction": "IN",
                                "isVector": true,
                                "leftIndex": 23,
                                "rightIndex": 23,
                                "portIndex": 7,
                                "nets": [
                                    {
                                        "name": "i_si5332_wrapper/<const0>_56",
                                        "isBus": false
                                    }
                                ]
                            },
                            {
                                "name": "probe_in7",
                                "id": 62,
                                "type": "DATA",
                                "direction": "IN",
                                "isVector": true,
                                "leftIndex": 24,
                                "rightIndex": 24,
                                "portIndex": 7,
                                "nets": [
                                    {
                                        "name": "i_si5332_wrapper/<const0>_57",
                                        "isBus": false
                                    }
                                ]
                            },
                            {
                                "name": "probe_in7",
                                "id": 63,
                                "type": "DATA",
                                "direction": "IN",
                                "isVector": true,
                                "leftIndex": 25,
                                "rightIndex": 25,
                                "portIndex": 7,
                                "nets": [
                                    {
                                        "name": "i_si5332_wrapper/<const0>_58",
                                        "isBus": false
                                    }
                                ]
                            },
                            {
                                "name": "probe_in7",
                                "id": 64,
                                "type": "DATA",
                                "direction": "IN",
                                "isVector": true,
                                "leftIndex": 26,
                                "rightIndex": 26,
                                "portIndex": 7,
                                "nets": [
                                    {
                                        "name": "i_si5332_wrapper/<const0>_59",
                                        "isBus": false
                                    }
                                ]
                            },
                            {
                                "name": "probe_in7",
                                "id": 65,
                                "type": "DATA",
                                "direction": "IN",
                                "isVector": true,
                                "leftIndex": 27,
                                "rightIndex": 27,
                                "portIndex": 7,
                                "nets": [
                                    {
                                        "name": "i_si5332_wrapper/<const0>_60",
                                        "isBus": false
                                    }
                                ]
                            },
                            {
                                "name": "probe_in7",
                                "id": 66,
                                "type": "DATA",
                                "direction": "IN",
                                "isVector": true,
                                "leftIndex": 28,
                                "rightIndex": 28,
                                "portIndex": 7,
                                "nets": [
                                    {
                                        "name": "i_si5332_wrapper/<const0>_61",
                                        "isBus": false
                                    }
                                ]
                            },
                            {
                                "name": "probe_in7",
                                "id": 67,
                                "type": "DATA",
                                "direction": "IN",
                                "isVector": true,
                                "leftIndex": 29,
                                "rightIndex": 29,
                                "portIndex": 7,
                                "nets": [
                                    {
                                        "name": "i_si5332_wrapper/<const0>_62",
                                        "isBus": false
                                    }
                                ]
                            },
                            {
                                "name": "probe_in7",
                                "id": 68,
                                "type": "DATA",
                                "direction": "IN",
                                "isVector": true,
                                "leftIndex": 30,
                                "rightIndex": 30,
                                "portIndex": 7,
                                "nets": [
                                    {
                                        "name": "i_si5332_wrapper/<const0>_63",
                                        "isBus": false
                                    }
                                ]
                            },
                            {
                                "name": "probe_in7",
                                "id": 69,
                                "type": "DATA",
                                "direction": "IN",
                                "isVector": true,
                                "leftIndex": 31,
                                "rightIndex": 31,
                                "portIndex": 7,
                                "nets": [
                                    {
                                        "name": "i_si5332_wrapper/<const0>_64",
                                        "isBus": false
                                    }
                                ]
                            },
                            {
                                "name": "probe_in8",
                                "id": 70,
                                "type": "DATA",
                                "direction": "IN",
                                "isVector": true,
                                "leftIndex": 0,
                                "rightIndex": 0,
                                "portIndex": 8,
                                "nets": [
                                    {
                                        "name": "i_si5332_wrapper/<const0>_65",
                                        "isBus": false
                                    }
                                ]
                            },
                            {
                                "name": "probe_in8",
                                "id": 71,
                                "type": "DATA",
                                "direction": "IN",
                                "isVector": true,
                                "leftIndex": 1,
                                "rightIndex": 1,
                                "portIndex": 8,
                                "nets": [
                                    {
                                        "name": "i_si5332_wrapper/<const0>_66",
                                        "isBus": false
                                    }
                                ]
                            },
                            {
                                "name": "probe_in8",
                                "id": 72,
                                "type": "DATA",
                                "direction": "IN",
                                "isVector": true,
                                "leftIndex": 2,
                                "rightIndex": 2,
                                "portIndex": 8,
                                "nets": [
                                    {
                                        "name": "i_si5332_wrapper/<const0>_67",
                                        "isBus": false
                                    }
                                ]
                            },
                            {
                                "name": "probe_in8",
                                "id": 73,
                                "type": "DATA",
                                "direction": "IN",
                                "isVector": true,
                                "leftIndex": 3,
                                "rightIndex": 3,
                                "portIndex": 8,
                                "nets": [
                                    {
                                        "name": "i_si5332_wrapper/<const0>_68",
                                        "isBus": false
                                    }
                                ]
                            },
                            {
                                "name": "probe_in8",
                                "id": 74,
                                "type": "DATA",
                                "direction": "IN",
                                "isVector": true,
                                "leftIndex": 4,
                                "rightIndex": 4,
                                "portIndex": 8,
                                "nets": [
                                    {
                                        "name": "i_si5332_wrapper/<const0>_69",
                                        "isBus": false
                                    }
                                ]
                            },
                            {
                                "name": "probe_in8",
                                "id": 75,
                                "type": "DATA",
                                "direction": "IN",
                                "isVector": true,
                                "leftIndex": 5,
                                "rightIndex": 5,
                                "portIndex": 8,
                                "nets": [
                                    {
                                        "name": "i_si5332_wrapper/<const0>_70",
                                        "isBus": false
                                    }
                                ]
                            },
                            {
                                "name": "probe_in8",
                                "id": 76,
                                "type": "DATA",
                                "direction": "IN",
                                "isVector": true,
                                "leftIndex": 6,
                                "rightIndex": 6,
                                "portIndex": 8,
                                "nets": [
                                    {
                                        "name": "i_si5332_wrapper/<const0>_71",
                                        "isBus": false
                                    }
                                ]
                            },
                            {
                                "name": "probe_in8",
                                "id": 77,
                                "type": "DATA",
                                "direction": "IN",
                                "isVector": true,
                                "leftIndex": 7,
                                "rightIndex": 7,
                                "portIndex": 8,
                                "nets": [
                                    {
                                        "name": "i_si5332_wrapper/<const0>_72",
                                        "isBus": false
                                    }
                                ]
                            },
                            {
                                "name": "probe_in8",
                                "id": 78,
                                "type": "DATA",
                                "direction": "IN",
                                "isVector": true,
                                "leftIndex": 8,
                                "rightIndex": 8,
                                "portIndex": 8,
                                "nets": [
                                    {
                                        "name": "i_si5332_wrapper/<const0>_73",
                                        "isBus": false
                                    }
                                ]
                            },
                            {
                                "name": "probe_in8",
                                "id": 79,
                                "type": "DATA",
                                "direction": "IN",
                                "isVector": true,
                                "leftIndex": 9,
                                "rightIndex": 9,
                                "portIndex": 8,
                                "nets": [
                                    {
                                        "name": "i_si5332_wrapper/<const0>_74",
                                        "isBus": false
                                    }
                                ]
                            },
                            {
                                "name": "probe_in8",
                                "id": 80,
                                "type": "DATA",
                                "direction": "IN",
                                "isVector": true,
                                "leftIndex": 10,
                                "rightIndex": 10,
                                "portIndex": 8,
                                "nets": [
                                    {
                                        "name": "i_si5332_wrapper/<const0>_75",
                                        "isBus": false
                                    }
                                ]
                            },
                            {
                                "name": "probe_in8",
                                "id": 81,
                                "type": "DATA",
                                "direction": "IN",
                                "isVector": true,
                                "leftIndex": 11,
                                "rightIndex": 11,
                                "portIndex": 8,
                                "nets": [
                                    {
                                        "name": "i_si5332_wrapper/<const0>_76",
                                        "isBus": false
                                    }
                                ]
                            },
                            {
                                "name": "probe_in8",
                                "id": 82,
                                "type": "DATA",
                                "direction": "IN",
                                "isVector": true,
                                "leftIndex": 12,
                                "rightIndex": 12,
                                "portIndex": 8,
                                "nets": [
                                    {
                                        "name": "i_si5332_wrapper/<const0>_77",
                                        "isBus": false
                                    }
                                ]
                            },
                            {
                                "name": "probe_in8",
                                "id": 83,
                                "type": "DATA",
                                "direction": "IN",
                                "isVector": true,
                                "leftIndex": 13,
                                "rightIndex": 13,
                                "portIndex": 8,
                                "nets": [
                                    {
                                        "name": "i_si5332_wrapper/<const0>_78",
                                        "isBus": false
                                    }
                                ]
                            },
                            {
                                "name": "probe_in8",
                                "id": 84,
                                "type": "DATA",
                                "direction": "IN",
                                "isVector": true,
                                "leftIndex": 14,
                                "rightIndex": 14,
                                "portIndex": 8,
                                "nets": [
                                    {
                                        "name": "i_si5332_wrapper/<const0>_79",
                                        "isBus": false
                                    }
                                ]
                            },
                            {
                                "name": "probe_in8",
                                "id": 85,
                                "type": "DATA",
                                "direction": "IN",
                                "isVector": true,
                                "leftIndex": 15,
                                "rightIndex": 15,
                                "portIndex": 8,
                                "nets": [
                                    {
                                        "name": "i_si5332_wrapper/<const0>_80",
                                        "isBus": false
                                    }
                                ]
                            },
                            {
                                "name": "probe_in8",
                                "id": 86,
                                "type": "DATA",
                                "direction": "IN",
                                "isVector": true,
                                "leftIndex": 16,
                                "rightIndex": 16,
                                "portIndex": 8,
                                "nets": [
                                    {
                                        "name": "i_si5332_wrapper/<const0>_81",
                                        "isBus": false
                                    }
                                ]
                            },
                            {
                                "name": "probe_in8",
                                "id": 87,
                                "type": "DATA",
                                "direction": "IN",
                                "isVector": true,
                                "leftIndex": 17,
                                "rightIndex": 17,
                                "portIndex": 8,
                                "nets": [
                                    {
                                        "name": "i_si5332_wrapper/<const0>_82",
                                        "isBus": false
                                    }
                                ]
                            },
                            {
                                "name": "probe_in8",
                                "id": 88,
                                "type": "DATA",
                                "direction": "IN",
                                "isVector": true,
                                "leftIndex": 18,
                                "rightIndex": 18,
                                "portIndex": 8,
                                "nets": [
                                    {
                                        "name": "i_si5332_wrapper/<const0>_83",
                                        "isBus": false
                                    }
                                ]
                            },
                            {
                                "name": "probe_in8",
                                "id": 89,
                                "type": "DATA",
                                "direction": "IN",
                                "isVector": true,
                                "leftIndex": 19,
                                "rightIndex": 19,
                                "portIndex": 8,
                                "nets": [
                                    {
                                        "name": "i_si5332_wrapper/<const0>_84",
                                        "isBus": false
                                    }
                                ]
                            },
                            {
                                "name": "probe_in8",
                                "id": 90,
                                "type": "DATA",
                                "direction": "IN",
                                "isVector": true,
                                "leftIndex": 20,
                                "rightIndex": 20,
                                "portIndex": 8,
                                "nets": [
                                    {
                                        "name": "i_si5332_wrapper/<const0>_85",
                                        "isBus": false
                                    }
                                ]
                            },
                            {
                                "name": "probe_in8",
                                "id": 91,
                                "type": "DATA",
                                "direction": "IN",
                                "isVector": true,
                                "leftIndex": 21,
                                "rightIndex": 21,
                                "portIndex": 8,
                                "nets": [
                                    {
                                        "name": "i_si5332_wrapper/<const0>_86",
                                        "isBus": false
                                    }
                                ]
                            },
                            {
                                "name": "probe_in8",
                                "id": 92,
                                "type": "DATA",
                                "direction": "IN",
                                "isVector": true,
                                "leftIndex": 22,
                                "rightIndex": 22,
                                "portIndex": 8,
                                "nets": [
                                    {
                                        "name": "i_si5332_wrapper/<const0>_87",
                                        "isBus": false
                                    }
                                ]
                            },
                            {
                                "name": "probe_in8",
                                "id": 93,
                                "type": "DATA",
                                "direction": "IN",
                                "isVector": true,
                                "leftIndex": 23,
                                "rightIndex": 23,
                                "portIndex": 8,
                                "nets": [
                                    {
                                        "name": "i_si5332_wrapper/<const0>_88",
                                        "isBus": false
                                    }
                                ]
                            },
                            {
                                "name": "probe_in8",
                                "id": 94,
                                "type": "DATA",
                                "direction": "IN",
                                "isVector": true,
                                "leftIndex": 24,
                                "rightIndex": 24,
                                "portIndex": 8,
                                "nets": [
                                    {
                                        "name": "i_si5332_wrapper/<const0>_89",
                                        "isBus": false
                                    }
                                ]
                            },
                            {
                                "name": "probe_in8",
                                "id": 95,
                                "type": "DATA",
                                "direction": "IN",
                                "isVector": true,
                                "leftIndex": 25,
                                "rightIndex": 25,
                                "portIndex": 8,
                                "nets": [
                                    {
                                        "name": "i_si5332_wrapper/<const0>_90",
                                        "isBus": false
                                    }
                                ]
                            },
                            {
                                "name": "probe_in8",
                                "id": 96,
                                "type": "DATA",
                                "direction": "IN",
                                "isVector": true,
                                "leftIndex": 26,
                                "rightIndex": 26,
                                "portIndex": 8,
                                "nets": [
                                    {
                                        "name": "i_si5332_wrapper/<const0>_91",
                                        "isBus": false
                                    }
                                ]
                            },
                            {
                                "name": "probe_in8",
                                "id": 97,
                                "type": "DATA",
                                "direction": "IN",
                                "isVector": true,
                                "leftIndex": 27,
                                "rightIndex": 27,
                                "portIndex": 8,
                                "nets": [
                                    {
                                        "name": "i_si5332_wrapper/<const0>_92",
                                        "isBus": false
                                    }
                                ]
                            },
                            {
                                "name": "probe_in8",
                                "id": 98,
                                "type": "DATA",
                                "direction": "IN",
                                "isVector": true,
                                "leftIndex": 28,
                                "rightIndex": 28,
                                "portIndex": 8,
                                "nets": [
                                    {
                                        "name": "i_si5332_wrapper/<const0>_93",
                                        "isBus": false
                                    }
                                ]
                            },
                            {
                                "name": "probe_in8",
                                "id": 99,
                                "type": "DATA",
                                "direction": "IN",
                                "isVector": true,
                                "leftIndex": 29,
                                "rightIndex": 29,
                                "portIndex": 8,
                                "nets": [
                                    {
                                        "name": "i_si5332_wrapper/<const0>_94",
                                        "isBus": false
                                    }
                                ]
                            },
                            {
                                "name": "probe_in8",
                                "id": 100,
                                "type": "DATA",
                                "direction": "IN",
                                "isVector": true,
                                "leftIndex": 30,
                                "rightIndex": 30,
                                "portIndex": 8,
                                "nets": [
                                    {
                                        "name": "i_si5332_wrapper/<const0>_95",
                                        "isBus": false
                                    }
                                ]
                            },
                            {
                                "name": "probe_in8",
                                "id": 101,
                                "type": "DATA",
                                "direction": "IN",
                                "isVector": true,
                                "leftIndex": 31,
                                "rightIndex": 31,
                                "portIndex": 8,
                                "nets": [
                                    {
                                        "name": "i_si5332_wrapper/<const0>_96",
                                        "isBus": false
                                    }
                                ]
                            },
                            {
                                "name": "probe_in9",
                                "id": 102,
                                "type": "DATA",
                                "direction": "IN",
                                "isVector": true,
                                "leftIndex": 0,
                                "rightIndex": 0,
                                "portIndex": 9,
                                "nets": [
                                    {
                                        "name": "i_si5332_wrapper/<const0>_97",
                                        "isBus": false
                                    }
                                ]
                            },
                            {
                                "name": "probe_in9",
                                "id": 103,
                                "type": "DATA",
                                "direction": "IN",
                                "isVector": true,
                                "leftIndex": 1,
                                "rightIndex": 1,
                                "portIndex": 9,
                                "nets": [
                                    {
                                        "name": "i_si5332_wrapper/<const0>_98",
                                        "isBus": false
                                    }
                                ]
                            },
                            {
                                "name": "probe_in9",
                                "id": 104,
                                "type": "DATA",
                                "direction": "IN",
                                "isVector": true,
                                "leftIndex": 2,
                                "rightIndex": 2,
                                "portIndex": 9,
                                "nets": [
                                    {
                                        "name": "i_si5332_wrapper/<const0>_99",
                                        "isBus": false
                                    }
                                ]
                            },
                            {
                                "name": "probe_in9",
                                "id": 105,
                                "type": "DATA",
                                "direction": "IN",
                                "isVector": true,
                                "leftIndex": 3,
                                "rightIndex": 3,
                                "portIndex": 9,
                                "nets": [
                                    {
                                        "name": "i_si5332_wrapper/<const0>_100",
                                        "isBus": false
                                    }
                                ]
                            },
                            {
                                "name": "probe_in9",
                                "id": 106,
                                "type": "DATA",
                                "direction": "IN",
                                "isVector": true,
                                "leftIndex": 4,
                                "rightIndex": 4,
                                "portIndex": 9,
                                "nets": [
                                    {
                                        "name": "i_si5332_wrapper/<const0>_101",
                                        "isBus": false
                                    }
                                ]
                            },
                            {
                                "name": "probe_in9",
                                "id": 107,
                                "type": "DATA",
                                "direction": "IN",
                                "isVector": true,
                                "leftIndex": 5,
                                "rightIndex": 5,
                                "portIndex": 9,
                                "nets": [
                                    {
                                        "name": "i_si5332_wrapper/<const0>_102",
                                        "isBus": false
                                    }
                                ]
                            },
                            {
                                "name": "probe_in9",
                                "id": 108,
                                "type": "DATA",
                                "direction": "IN",
                                "isVector": true,
                                "leftIndex": 6,
                                "rightIndex": 6,
                                "portIndex": 9,
                                "nets": [
                                    {
                                        "name": "i_si5332_wrapper/<const0>_103",
                                        "isBus": false
                                    }
                                ]
                            },
                            {
                                "name": "probe_in9",
                                "id": 109,
                                "type": "DATA",
                                "direction": "IN",
                                "isVector": true,
                                "leftIndex": 7,
                                "rightIndex": 7,
                                "portIndex": 9,
                                "nets": [
                                    {
                                        "name": "i_si5332_wrapper/<const0>_104",
                                        "isBus": false
                                    }
                                ]
                            },
                            {
                                "name": "probe_in9",
                                "id": 110,
                                "type": "DATA",
                                "direction": "IN",
                                "isVector": true,
                                "leftIndex": 8,
                                "rightIndex": 8,
                                "portIndex": 9,
                                "nets": [
                                    {
                                        "name": "i_si5332_wrapper/<const0>_105",
                                        "isBus": false
                                    }
                                ]
                            },
                            {
                                "name": "probe_in9",
                                "id": 111,
                                "type": "DATA",
                                "direction": "IN",
                                "isVector": true,
                                "leftIndex": 9,
                                "rightIndex": 9,
                                "portIndex": 9,
                                "nets": [
                                    {
                                        "name": "i_si5332_wrapper/<const0>_106",
                                        "isBus": false
                                    }
                                ]
                            },
                            {
                                "name": "probe_in9",
                                "id": 112,
                                "type": "DATA",
                                "direction": "IN",
                                "isVector": true,
                                "leftIndex": 10,
                                "rightIndex": 10,
                                "portIndex": 9,
                                "nets": [
                                    {
                                        "name": "i_si5332_wrapper/<const0>_107",
                                        "isBus": false
                                    }
                                ]
                            },
                            {
                                "name": "probe_in9",
                                "id": 113,
                                "type": "DATA",
                                "direction": "IN",
                                "isVector": true,
                                "leftIndex": 11,
                                "rightIndex": 11,
                                "portIndex": 9,
                                "nets": [
                                    {
                                        "name": "i_si5332_wrapper/<const0>_108",
                                        "isBus": false
                                    }
                                ]
                            },
                            {
                                "name": "probe_in9",
                                "id": 114,
                                "type": "DATA",
                                "direction": "IN",
                                "isVector": true,
                                "leftIndex": 12,
                                "rightIndex": 12,
                                "portIndex": 9,
                                "nets": [
                                    {
                                        "name": "i_si5332_wrapper/<const0>_109",
                                        "isBus": false
                                    }
                                ]
                            },
                            {
                                "name": "probe_in9",
                                "id": 115,
                                "type": "DATA",
                                "direction": "IN",
                                "isVector": true,
                                "leftIndex": 13,
                                "rightIndex": 13,
                                "portIndex": 9,
                                "nets": [
                                    {
                                        "name": "i_si5332_wrapper/<const0>_110",
                                        "isBus": false
                                    }
                                ]
                            },
                            {
                                "name": "probe_in9",
                                "id": 116,
                                "type": "DATA",
                                "direction": "IN",
                                "isVector": true,
                                "leftIndex": 14,
                                "rightIndex": 14,
                                "portIndex": 9,
                                "nets": [
                                    {
                                        "name": "i_si5332_wrapper/<const0>_111",
                                        "isBus": false
                                    }
                                ]
                            },
                            {
                                "name": "probe_in9",
                                "id": 117,
                                "type": "DATA",
                                "direction": "IN",
                                "isVector": true,
                                "leftIndex": 15,
                                "rightIndex": 15,
                                "portIndex": 9,
                                "nets": [
                                    {
                                        "name": "i_si5332_wrapper/<const0>_112",
                                        "isBus": false
                                    }
                                ]
                            },
                            {
                                "name": "probe_in9",
                                "id": 118,
                                "type": "DATA",
                                "direction": "IN",
                                "isVector": true,
                                "leftIndex": 16,
                                "rightIndex": 16,
                                "portIndex": 9,
                                "nets": [
                                    {
                                        "name": "i_si5332_wrapper/<const0>_113",
                                        "isBus": false
                                    }
                                ]
                            },
                            {
                                "name": "probe_in9",
                                "id": 119,
                                "type": "DATA",
                                "direction": "IN",
                                "isVector": true,
                                "leftIndex": 17,
                                "rightIndex": 17,
                                "portIndex": 9,
                                "nets": [
                                    {
                                        "name": "i_si5332_wrapper/<const0>_114",
                                        "isBus": false
                                    }
                                ]
                            },
                            {
                                "name": "probe_in9",
                                "id": 120,
                                "type": "DATA",
                                "direction": "IN",
                                "isVector": true,
                                "leftIndex": 18,
                                "rightIndex": 18,
                                "portIndex": 9,
                                "nets": [
                                    {
                                        "name": "i_si5332_wrapper/<const0>_115",
                                        "isBus": false
                                    }
                                ]
                            },
                            {
                                "name": "probe_in9",
                                "id": 121,
                                "type": "DATA",
                                "direction": "IN",
                                "isVector": true,
                                "leftIndex": 19,
                                "rightIndex": 19,
                                "portIndex": 9,
                                "nets": [
                                    {
                                        "name": "i_si5332_wrapper/<const0>_116",
                                        "isBus": false
                                    }
                                ]
                            },
                            {
                                "name": "probe_in9",
                                "id": 122,
                                "type": "DATA",
                                "direction": "IN",
                                "isVector": true,
                                "leftIndex": 20,
                                "rightIndex": 20,
                                "portIndex": 9,
                                "nets": [
                                    {
                                        "name": "i_si5332_wrapper/<const0>_117",
                                        "isBus": false
                                    }
                                ]
                            },
                            {
                                "name": "probe_in9",
                                "id": 123,
                                "type": "DATA",
                                "direction": "IN",
                                "isVector": true,
                                "leftIndex": 21,
                                "rightIndex": 21,
                                "portIndex": 9,
                                "nets": [
                                    {
                                        "name": "i_si5332_wrapper/<const0>_118",
                                        "isBus": false
                                    }
                                ]
                            },
                            {
                                "name": "probe_in9",
                                "id": 124,
                                "type": "DATA",
                                "direction": "IN",
                                "isVector": true,
                                "leftIndex": 22,
                                "rightIndex": 22,
                                "portIndex": 9,
                                "nets": [
                                    {
                                        "name": "i_si5332_wrapper/<const0>_119",
                                        "isBus": false
                                    }
                                ]
                            },
                            {
                                "name": "probe_in9",
                                "id": 125,
                                "type": "DATA",
                                "direction": "IN",
                                "isVector": true,
                                "leftIndex": 23,
                                "rightIndex": 23,
                                "portIndex": 9,
                                "nets": [
                                    {
                                        "name": "i_si5332_wrapper/<const0>_120",
                                        "isBus": false
                                    }
                                ]
                            },
                            {
                                "name": "probe_in9",
                                "id": 126,
                                "type": "DATA",
                                "direction": "IN",
                                "isVector": true,
                                "leftIndex": 24,
                                "rightIndex": 24,
                                "portIndex": 9,
                                "nets": [
                                    {
                                        "name": "i_si5332_wrapper/<const0>_121",
                                        "isBus": false
                                    }
                                ]
                            },
                            {
                                "name": "probe_in9",
                                "id": 127,
                                "type": "DATA",
                                "direction": "IN",
                                "isVector": true,
                                "leftIndex": 25,
                                "rightIndex": 25,
                                "portIndex": 9,
                                "nets": [
                                    {
                                        "name": "i_si5332_wrapper/<const0>_122",
                                        "isBus": false
                                    }
                                ]
                            },
                            {
                                "name": "probe_in9",
                                "id": 128,
                                "type": "DATA",
                                "direction": "IN",
                                "isVector": true,
                                "leftIndex": 26,
                                "rightIndex": 26,
                                "portIndex": 9,
                                "nets": [
                                    {
                                        "name": "i_si5332_wrapper/<const0>_123",
                                        "isBus": false
                                    }
                                ]
                            },
                            {
                                "name": "probe_in9",
                                "id": 129,
                                "type": "DATA",
                                "direction": "IN",
                                "isVector": true,
                                "leftIndex": 27,
                                "rightIndex": 27,
                                "portIndex": 9,
                                "nets": [
                                    {
                                        "name": "i_si5332_wrapper/<const0>_124",
                                        "isBus": false
                                    }
                                ]
                            },
                            {
                                "name": "probe_in9",
                                "id": 130,
                                "type": "DATA",
                                "direction": "IN",
                                "isVector": true,
                                "leftIndex": 28,
                                "rightIndex": 28,
                                "portIndex": 9,
                                "nets": [
                                    {
                                        "name": "i_si5332_wrapper/<const0>_125",
                                        "isBus": false
                                    }
                                ]
                            },
                            {
                                "name": "probe_in9",
                                "id": 131,
                                "type": "DATA",
                                "direction": "IN",
                                "isVector": true,
                                "leftIndex": 29,
                                "rightIndex": 29,
                                "portIndex": 9,
                                "nets": [
                                    {
                                        "name": "i_si5332_wrapper/<const0>_126",
                                        "isBus": false
                                    }
                                ]
                            },
                            {
                                "name": "probe_in9",
                                "id": 132,
                                "type": "DATA",
                                "direction": "IN",
                                "isVector": true,
                                "leftIndex": 30,
                                "rightIndex": 30,
                                "portIndex": 9,
                                "nets": [
                                    {
                                        "name": "i_si5332_wrapper/<const0>_127",
                                        "isBus": false
                                    }
                                ]
                            },
                            {
                                "name": "probe_in9",
                                "id": 133,
                                "type": "DATA",
                                "direction": "IN",
                                "isVector": true,
                                "leftIndex": 31,
                                "rightIndex": 31,
                                "portIndex": 9,
                                "nets": [
                                    {
                                        "name": "i_si5332_wrapper/<const0>",
                                        "isBus": false
                                    }
                                ]
                            },
                            {
                                "name": "probe_out0",
                                "id": 134,
                                "type": "DATA",
                                "direction": "OUT",
                                "isVector": false,
                                "leftIndex": 0,
                                "rightIndex": 0,
                                "portIndex": 0,
                                "nets": [
                                    {
                                        "name": "i_si5332_wrapper/i_vio_3/probe_out0[0]",
                                        "isBus": false
                                    }
                                ]
                            },
                            {
                                "name": "probe_out1",
                                "id": 135,
                                "type": "DATA",
                                "direction": "OUT",
                                "isVector": false,
                                "leftIndex": 0,
                                "rightIndex": 0,
                                "portIndex": 1,
                                "nets": [
                                    {
                                        "name": "i_si5332_wrapper/i_vio_3/probe_out1[0]",
                                        "isBus": false
                                    }
                                ]
                            }
                        ]
                    }
                ]
            }
        ]
    }
}